DEFINITION MODULE DCDPrintImage;

(*---------------------------------------------------------------------*)
(*   Dialogue management for DegasConvert.                             *)
(*                                                                     *)
(*   Functions:                                                        *)
(*       Display and validate input from 'palette' dialogue.           *)
(*                                                                     *)
(*   Version 1.10     August 1987                    L.G.Miller        *)
(*---------------------------------------------------------------------*)

FROM DCGlobal           IMPORT PictureImage,
                               PrintImage;


PROCEDURE DoImageDialog ( VAR PicImageInfo : PictureImage;
                          VAR PrtImageInfo : PrintImage   );

END DCDPrintImage.

